6MM Beads Steel Bracelet

Proveedor: SEAKNOTS
Tipo: Mens Bracelets
Precio: 24.00 - 40.00 (10 variants)

SeaKnots | Made in Puerto Rico

Stainless Steel

6MM Beads

Adjustable, one size fits most.

Limited one year warranty. Does not cover wear and tear.