Gentleman 40MM Blue Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 495.00

TISSOT

GENTLEMAN COLLECTION

40mm

Steel Watch

Blue Index Dial

Swiss Quartz Movement

Sapphire Crystal

2 Year International Warranty