Gentleman Automatic 40mm Steel/Black Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 895.00

T1274071605100

TISSOT GENTLEMAN AUTOMATIC 40mm

Steel Case

Black Index Dial

Black Strap

Swiss Automatic Movement, Powermatic up to 80 hour power reserve

2 year international warranty