Gentleman Automatic Ice Blue 40MM Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 950.00

Tissot T1274071135100

Gentleman Automatic Watch

40MM Stainless Steel Watch

Ice Blue index Dial

Sapphire Crystal

2 Year International Warranty