Gentleman Automatic 40MM Brown/Rose

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 2375.00

T9274074629100

TISSOT GENTLEMAN AUTOMATIC

40mm Steel and Rose PVD Case

Rose PVD Smooth Bezel

Brown Index Dial

Brown Leather Strap

Powermatic 80 hour power reserve

Swiss Movement

Two year International Warranty