Gentleman Powermatic Steel/Rose 40MM Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 2450.00

TISSOT

Gentleman Automatic

40mm

Steel Watch

Silver Index Dial

Solid 18K Rose Gold Smooth Bezel

Powermatic 80 hours of power reserve

2 Year International Warranty