Gentleman Powermatic Blue 40MM Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 2375.00

Tissot Gentleman Automatic

Powermatic 80 Silicium (80 hour power reserve)

40mm Steel Case

18K Solid Yellow Gold Bezel

Blue index Dial

Blue Leather Strap

Water-resistant up to a pressure of 5 bar (50 m / 165 ft)

Domed scratch-resistant sapphire crystal

2 Year International Warranty