Gentleman Powermatic Green 40MM Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 950.00

TISSOT

Steel 40MM Case

Green Dial

Water-resistant up to a pressure of 10 bar (100 m / 330 ft)

Domed scratch-resistant sapphire crystal with antireflective coating

see-through caseback

Powermatic; power reserve up to 80 hours

butterfly clasp with push-buttons

2 year warranty