Gentleman Powermatic Steel/ Black 40MM Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 950.00

TISSOT

Gentleman Automatic

40mm Steel Watch

Black Index Dial

Powermatic 80 hours of power reserve

Sapphire Crystal

2 Year International Warranty