Gentleman Black/Brown 40mm Watch

Proveedor: TISSOT
Tipo: Watches
Precio: 450.00

TISSOT GENTLEMAN

40mm Steel Case

Black Index Dial

Brown Strap

Quartz Movement

Sapphire Crystal

2 year warranty